 -1.304803792E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.858187E-02  dx in pixels
  5.924191E-02  dy in pixels
      1.022781  scale x
      1.035485  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
