 -1.097461755E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.032053E+00  dx in pixels
 -2.018916E+01  dy in pixels
      1.015521  scalx
      1.020892  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
