 -1.194782055E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.709900E+00  dx in pixels
 -1.362130E+01  dy in pixels
      1.018132  scalx
      1.020297  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
