 -1.047636538E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.175500E+00  dx in pixels
 -1.655350E+01  dy in pixels
      1.019259  scalx
      1.019622  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
