 -1.175600319E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.952217E-01  dx in pixels
 -1.997994E+01  dy in pixels
      1.008482  scalx
      1.025770  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
