 -1.244080149E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.338200E+00  dx in pixels
 -1.390520E+01  dy in pixels
      1.010644  scalx
      1.025515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
