 -1.179547427E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.078500E+00  dx in pixels
 -1.256640E+01  dy in pixels
      1.016159  scalx
      1.023306  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
