 -1.047476133E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.318000E-01  dx in pixels
 -1.631110E+01  dy in pixels
      1.016138  scalx
      1.022402  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
