 -1.054299469E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.739309E+00  dx in pixels
 -2.254376E+01  dy in pixels
      1.015832  scalx
      1.019834  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
