 -1.015847305E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.453349E+00  dx in pixels
 -2.373602E+01  dy in pixels
      1.013922  scalx
      1.024054  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
