 -1.186107705E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.657100E+00  dx in pixels
 -1.673160E+01  dy in pixels
      1.016442  scalx
      1.023420  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
