 -1.128612435E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.112600E+00  dx in pixels
 -1.931370E+01  dy in pixels
      1.013648  scalx
      1.025009  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
