 -1.115625333E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.564400E+00  dx in pixels
 -1.746480E+01  dy in pixels
      1.018050  scalx
      1.019743  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
