 -1.047275718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.753000E+00  dx in pixels
 -1.362490E+01  dy in pixels
      1.013733  scalx
      1.024623  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
