 -8.960616080E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.228585E+00  dx in pixels
 -2.166815E+01  dy in pixels
      1.019498  scalx
      1.016363  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
