 -1.028457308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.108800E+00  dx in pixels
 -1.542190E+01  dy in pixels
      1.022186  scalx
      1.015886  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
