 -1.080615875E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.208000E+00  dx in pixels
 -1.814470E+01  dy in pixels
      1.018441  scalx
      1.019793  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
