 -1.256544924E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.118015E-01  dx in pixels
 -2.581027E+01  dy in pixels
      1.013153  scalx
      1.022795  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
