 -8.540845200E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.698222E+00  dx in pixels
 -2.067097E+01  dy in pixels
      1.012697  scalx
      1.021364  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
