 -1.242004860E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.738080E+01  dx in pixels
 -3.912760E+01  dy in pixels
      1.016528  scalx
      1.021989  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
