 -1.053682947E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.792465E+00  dx in pixels
 -4.264375E+01  dy in pixels
      1.017000  scalx
      1.018295  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
