 -1.211053047E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.981200E+00  dx in pixels
 -3.770020E+01  dy in pixels
      1.019865  scalx
      1.017755  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
