 -9.535747130E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.951990E+01  dx in pixels
 -3.130770E+01  dy in pixels
      1.024111  scalx
      1.013551  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
