 -1.224034173E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.382580E+01  dx in pixels
  1.105770E+01  dy in pixels
      1.017051  scalx
      1.023186  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
