 -1.166901090E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.786200E+00  dx in pixels
 -1.905670E+01  dy in pixels
      1.015561  scalx
      1.022310  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
