 -9.952081350E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.380513E-01  dx in pixels
 -2.192121E+01  dy in pixels
      1.015544  scalx
      1.020757  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
