 -1.251842833E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.262318E-01  dx in pixels
  3.335606E+00  dy in pixels
      0.993836  scale x
      1.031118  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
