 -1.040308650E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.827111E-01  dx in pixels
 -1.016046E+01  dy in pixels
      1.017063  scalx
      1.020159  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
