 -1.191466950E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.601400E+00  dx in pixels
 -1.215540E+01  dy in pixels
      1.019158  scalx
      1.019252  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
