 -1.045755278E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.991734E+00  dx in pixels
 -1.058575E+01  dy in pixels
      1.015511  scalx
      1.022088  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
