 -1.029616190E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.530546E+00  dx in pixels
 -8.605362E+00  dy in pixels
      1.015627  scalx
      1.021552  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
