 -1.217420790E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.787000E-01  dx in pixels
 -1.336940E+01  dy in pixels
      1.017676  scalx
      1.020108  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
