 -1.068854502E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.888728E+00  dx in pixels
 -7.536085E+00  dy in pixels
      1.015168  scalx
      1.021605  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
