 -1.210979802E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.642500E+00  dx in pixels
 -1.194250E+01  dy in pixels
      1.017179  scalx
      1.020454  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
