 -1.102088298E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.474206E+00  dx in pixels
 -7.558267E+00  dy in pixels
      1.016019  scalx
      1.020946  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
