 -1.066331096E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.714504E+00  dx in pixels
 -7.119531E+00  dy in pixels
      1.016091  scalx
      1.021936  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
