 -1.212700096E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.802600E+00  dx in pixels
 -1.205140E+01  dy in pixels
      1.018329  scalx
      1.020691  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
