 -1.039380347E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.135070E+00  dx in pixels
 -8.423855E+00  dy in pixels
      1.014897  scalx
      1.024096  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
