 -1.110714376E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.308080E+00  dx in pixels
 -6.739391E+00  dy in pixels
      1.015368  scalx
      1.021245  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
