 -1.194702236E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.285450E+01  dx in pixels
 -1.627920E+01  dy in pixels
      1.017637  scalx
      1.020261  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
