 -1.123245376E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.018937E+01  dx in pixels
 -6.960737E+00  dy in pixels
      1.013949  scalx
      1.021480  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
