 -1.177022856E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.633180E+01  dx in pixels
 -1.792630E+01  dy in pixels
      1.016254  scalx
      1.020751  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
