 -1.152882603E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.638190E+01  dx in pixels
 -2.219730E+01  dy in pixels
      1.016700  scalx
      1.021433  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
