 -1.243579811E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.084800E+00  dx in pixels
 -1.550040E+01  dy in pixels
      1.017020  scalx
      1.021954  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
