 -1.006461420E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.015569E+00  dx in pixels
 -1.014350E+01  dy in pixels
      1.015332  scalx
      1.020587  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
