 -1.020228403E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.176687E+01  dx in pixels
 -1.389047E+01  dy in pixels
      1.014646  scalx
      1.022791  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
