 -1.053888777E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.282844E+00  dx in pixels
 -9.170945E+00  dy in pixels
      1.015008  scalx
      1.023421  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
