 -1.031848057E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.448845E+00  dx in pixels
 -1.033764E+01  dy in pixels
      1.016495  scalx
      1.020612  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
