 -8.337745910E-03 -4.302644412E-03 -2.623352056E-03 -3.820267972E-03  rotation in radian
  1.044700E+00  dx in pixels
 -1.946820E+01  dy in pixels
      1.016387  scalx
      1.021288  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
