 -1.173711353E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.497620E+01  dx in pixels
 -1.792690E+01  dy in pixels
      1.015743  scalx
      1.021551  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
